DEFAULT

00000000
00111100
01000010
00000100
00001000
00000000
00001000
00000000

32

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

33

00000000
00010000
00010000
00010000
00010000
00000000
00010000
00000000

34

00000000
00100100
00100100
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

35

00000000
00100100
01111110
00100100
00100100
01111110
00100100
00000000

36

00000000
00001000
00111110
00101000
00111110
00001010
00111110
00001000

37

00000000
01100010
01100100
00001000
00010000
00100110
01000110
00000000

38

00000000
00010000
00101000
00010000
00101010
01000100
00111010
00000000

39

00000000
00001000
00010000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

40

00000000
00000100
00001000
00001000
00001000
00001000
00000100
00000000

41

00000000
00100000
00010000
00010000
00010000
00010000
00100000
00000000

42

00000000
00000000
00010100
00001000
00111110
00001000
00010100
00000000

43

00000000
00000000
00001000
00001000
00111110
00001000
00001000
00000000

44

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00001000
00001000
00010000

45

00000000
00000000
00000000
00000000
00111110
00000000
00000000
00000000

46

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00011000
00011000
00000000

47

00000000
00000000
00000010
00000100
00001000
00010000
00100000
00000000

48

00000000
00111100
01000110
01001010
01010010
01100010
00111100
00000000

49

00000000
00011000
00101000
00001000
00001000
00001000
00111110
00000000

50

00000000
00111100
01000010
00000010
00111100
01000000
01111110
00000000

51

00000000
00111100
01000010
00001100
00000010
01000010
00111100
00000000

52

00000000
00001000
00011000
00101000
01001000
01111110
00001000
00000000

53

00000000
01111110
01000000
01111100
00000010
01000010
00111100
00000000

54

00000000
00111100
01000000
01111100
01000010
01000010
00111100
00000000

55

00000000
01111110
00000010
00000100
00001000
00010000
00010000
00000000

56

00000000
00111100
01000010
00111100
01000010
01000010
00111100
00000000

57

00000000
00111100
01000010
01000010
00111110
00000010
00111100
00000000

58

00000000
00000000
00000000
00010000
00000000
00000000
00010000
00000000

59

00000000
00000000
00010000
00000000
00000000
00010000
00010000
00100000

60

00000000
00000000
00000100
00001000
00010000
00001000
00000100
00000000

61

00000000
00000000
00000000
00111110
00000000
00111110
00000000
00000000

62

00000000
00000000
00010000
00001000
00000100
00001000
00010000
00000000

63

00000000
00111100
01000010
00000100
00001000
00000000
00001000
00000000

64

00000000
00111100
01001010
01010110
01011110
01000000
00111100
00000000

65

00000000
00111100
01000010
01000010
01111110
01000010
01000010
00000000

66

00000000
01111100
01000010
01111100
01000010
01000010
01111100
00000000

67

00000000
00111100
01000010
01000000
01000000
01000010
00111100
00000000

68

00000000
01111000
01000100
01000010
01000010
01000100
01111000
00000000

69

00000000
01111110
01000000
01111100
01000000
01000000
01111110
00000000

70

00000000
01111110
01000000
01111100
01000000
01000000
01000000
00000000

71

00000000
00111100
01000010
01000000
01001110
01000010
00111100
00000000

72

00000000
01000010
01000010
01111110
01000010
01000010
01000010
00000000

73

00000000
00111110
00001000
00001000
00001000
00001000
00111110
00000000

74

00000000
00000010
00000010
00000010
01000010
01000010
00111100
00000000

75

00000000
01000100
01001000
01110000
01001000
01000100
01000010
00000000

76

00000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01111110
00000000

77

00000000
01000010
01100110
01011010
01000010
01000010
01000010
00000000

78

00000000
01000010
01100010
01010010
01001010
01000110
01000010
00000000

79

00000000
00111100
01000010
01000010
01000010
01000010
00111100
00000000

80

00000000
01111100
01000010
01000010
01111100
01000000
01000000
00000000

81

00000000
00111100
01000010
01000010
01010010
01001010
00111100
00000000

82

00000000
01111100
01000010
01000010
01111100
01000100
01000010
00000000

83

00000000
00111100
01000000
00111100
00000010
01000010
00111100
00000000

84

00000000
11111110
00010000
00010000
00010000
00010000
00010000
00000000

85

00000000
01000010
01000010
01000010
01000010
01000010
00111100
00000000

86

00000000
01000010
01000010
01000010
01000010
00100100
00011000
00000000

87

00000000
01000010
01000010
01000010
01000010
01011010
00100100
00000000

88

00000000
01000010
00100100
00011000
00011000
00100100
01000010
00000000

89

00000000
10000010
01000100
00101000
00010000
00010000
00010000
00000000

90

00000000
01111110
00000100
00001000
00010000
00100000
01111110
00000000

91

00000000
00001110
00001000
00001000
00001000
00001000
00001110
00000000

92

00000000
00000000
01000000
00100000
00010000
00001000
00000100
00000000

93

00000000
01110000
00010000
00010000
00010000
00010000
01110000
00000000

94

00000000
00010000
00111000
01010100
00010000
00010000
00010000
00000000

95

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
11111111

96

00000000
00011100
00100010
01111000
00100000
00100000
01111110
00000000

97

00000000
00000000
00111000
00000100
00111100
01000100
00111100
00000000

98

00000000
00100000
00100000
00111100
00100010
00100010
00111100
00000000

99

00000000
00000000
00011100
00100000
00100000
00100000
00011100
00000000

100

00000000
00000100
00000100
00111100
01000100
01000100
00111100
00000000

101

00000000
00000000
00111000
01000100
01111000
01000000
00111100
00000000

102

00000000
00001100
00010000
00011000
00010000
00010000
00010000
00000000

103

00000000
00000000
00111100
01000100
01000100
00111100
00000100
00111000

104

00000000
01000000
01000000
01111000
01000100
01000100
01000100
00000000

105

00000000
00010000
00000000
00110000
00010000
00010000
00111000
00000000

106

00000000
00000100
00000000
00000100
00000100
00000100
00100100
00011000

107

00000000
00100000
00101000
00110000
00110000
00101000
00100100
00000000

108

00000000
00010000
00010000
00010000
00010000
00010000
00001100
00000000

109

00000000
00000000
01101000
01010100
01010100
01010100
01010100
00000000

110

00000000
00000000
01111000
01000100
01000100
01000100
01000100
00000000

111

00000000
00000000
00111000
01000100
01000100
01000100
00111000
00000000

112

00000000
00000000
01111000
01000100
01000100
01111000
01000000
01000000

113

00000000
00000000
00111100
01000100
01000100
00111100
00000100
00000110

114

00000000
00000000
00011100
00100000
00100000
00100000
00100000
00000000

115

00000000
00000000
00111000
01000000
00111000
00000100
01111000
00000000

116

00000000
00010000
00111000
00010000
00010000
00010000
00001100
00000000

117

00000000
00000000
01000100
01000100
01000100
01000100
00111000
00000000

118

00000000
00000000
01000100
01000100
00101000
00101000
00010000
00000000

119

00000000
00000000
01000100
01010100
01010100
01010100
00101000
00000000

120

00000000
00000000
01000100
00101000
00010000
00101000
01000100
00000000

121

00000000
00000000
01000100
01000100
01000100
00111100
00000100
00111000

122

00000000
00000000
01111100
00001000
00010000
00100000
01111100
00000000

123

00000000
00001110
00001000
00110000
00001000
00001000
00001110
00000000

124

00000000
00001000
00001000
00001000
00001000
00001000
00001000
00000000

125

00000000
01110000
00010000
00001100
00010000
00010000
01110000
00000000

126

00000000
00010100
00101000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

127

00111100
01000010
10011001
10100001
10100001
10011001
01000010
00111100

128

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

129

00001111
00001111
00001111
00001111
00000000
00000000
00000000
00000000

130

11110000
11110000
11110000
11110000
00000000
00000000
00000000
00000000

131

11111111
11111111
11111111
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000

132

00000000
00000000
00000000
00000000
00001111
00001111
00001111
00001111

133

00001111
00001111
00001111
00001111
00001111
00001111
00001111
00001111

134

11110000
11110000
11110000
11110000
00001111
00001111
00001111
00001111

135

11111111
11111111
11111111
11111111
00001111
00001111
00001111
00001111

136

00000000
00000000
00000000
00000000
11110000
11110000
11110000
11110000

137

00001111
00001111
00001111
00001111
11110000
11110000
11110000
11110000

138

11110000
11110000
11110000
11110000
11110000
11110000
11110000
11110000

139

11111111
11111111
11111111
11111111
11110000
11110000
11110000
11110000

140

00000000
00000000
00000000
00000000
11111111
11111111
11111111
11111111

141

00001111
00001111
00001111
00001111
11111111
11111111
11111111
11111111

142

11110000
11110000
11110000
11110000
11111111
11111111
11111111
11111111

143

11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111

144
INVERT

00000000
00111100
01000010
01000010
01111110
01000010
01000010
00000000

145
INVERT

00000000
01111100
01000010
01111100
01000010
01000010
01111100
00000000

146
INVERT

00000000
00111100
01000010
01000000
01000000
01000010
00111100
00000000

147
INVERT

00000000
01111000
01000100
01000010
01000010
01000100
01111000
00000000

148
INVERT

00000000
01111110
01000000
01111100
01000000
01000000
01111110
00000000

149
INVERT

00000000
01111110
01000000
01111100
01000000
01000000
01000000
00000000

150
INVERT

00000000
00111100
01000010
01000000
01001110
01000010
00111100
00000000

151
INVERT

00000000
01000010
01000010
01111110
01000010
01000010
01000010
00000000

152
INVERT

00000000
00111110
00001000
00001000
00001000
00001000
00111110
00000000

153
INVERT

00000000
00000010
00000010
00000010
01000010
01000010
00111100
00000000

154
INVERT

00000000
01000100
01001000
01110000
01001000
01000100
01000010
00000000

155
INVERT

00000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01111110
00000000

156
INVERT

00000000
01000010
01100110
01011010
01000010
01000010
01000010
00000000

157
INVERT

00000000
01000010
01100010
01010010
01001010
01000110
01000010
00000000

158
INVERT

00000000
00111100
01000010
01000010
01000010
01000010
00111100
00000000

159
INVERT

00000000
01111100
01000010
01000010
01111100
01000000
01000000
00000000

160
INVERT

00000000
00111100
01000010
01000010
01010010
01001010
00111100
00000000

161
INVERT

00000000
01111100
01000010
01000010
01111100
01000100
01000010
00000000

162
INVERT

00000000
00111100
01000000
00111100
00000010
01000010
00111100
00000000

163
INVERT

00000000
11111110
00010000
00010000
00010000
00010000
00010000
00000000

164
INVERT

00000000
01000010
01000010
01000010
01000010
01000010
00111100
00000000

165
INVERT

00000000
01000010
01000010
01000010
01000010
00100100
00011000
00000000

166
INVERT

00000000
01000010
01000010
01000010
01000010
01011010
00100100
00000000

167
INVERT

00000000
01000010
00100100
00011000
00011000
00100100
01000010
00000000

168
INVERT

00000000
10000010
01000100
00101000
00010000
00010000
00010000
00000000

169
INVERT

00000000
01111110
00000100
00001000
00010000
00100000
01111110
00000000

# end
